\documentclass{jsarticle}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{rectangle,multicol,multienum}
\usepackage{fancyhdr,fancybox}
\usepackage[headsep=20pt, head=40pt,foot=20pt]{geometry}
\usepackage{lastpage}

\pagestyle{fancy}

\lhead{}
\rhead{{\small 持ち込み:電卓のみ}}

\cfoot{\thepage{}/{}\pageref{LastPage}}
\rfoot{{\small 裏面にも問題があります}}

\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}

\begin{document}

\begin{center}
\doublebox{\Large 　平成13年度確率・統計試験問題(熊澤)　}
\end{center}

\noindent{\large 問題1.} 

正規母集団からの下記のような5個の標本値がある。

\noindent{\large 問題2.} 

2つの正規母集団について観測を行い、次のような結果を得た：

\noindent{\large 問題3．}

10個の工業製品の厚さを測定し、標本平均が、3.0cmで有ることが分かった。この製品の厚さは、正規分布に従っていることが分かっていると仮定する。

\newpage

\noindent{\large 問題4．}

\begin{multienumerate}
\mitemxx{$\displaystyle x+1=0$}{$\displaystyle x-1=0$}
\mitemxx{$\displaystyle x+2=0$}{$\displaystyle x+1=0$}
\mitemxx{$\displaystyle x-1=0$}{$\displaystyle x+2=0$}
\mitemxx{$\displaystyle x+1=0$}{$\displaystyle x-1=0$}
\mitemxx{$\displaystyle x+2=0$}{$\displaystyle x+2=0$}
\end{multienumerate}

\vskip 8mm
\centerline{---　以上　---}

\end{document}
