%%
%% 秀丸エディタで、unicode UTF-8で保存しても、日本語(EUC)になってしまう。
%%
\listfiles
\documentclass{jarticle}
\usepackage[French]{txgreeks}

\usepackage[hdivide={2cm,,2cm}, vdivide={3cm,,3cm}]{geometry}

\newcommand{\cad}[1]{\texttt{\string#1}&$#1$} 

\begin{document}

\verb|\usepackage[French]{txgreeks}|

\begin{tabular}{|c|c|c|c||c|c|c|c|}
\hline
Command & 表示 & Command & 表示 &Command & 表示 & Command & 表示 \\
\hline 
\cad{A} & \cad{\alpha}&\cad{B} & \cad{\beta}\\  
\cad{\Gamma} & \cad{\gamma}&\cad{\Delta} & \cad{\delta}\\ 
\cad{E} & \verb|\epsilon|,\verb|\varepsilon|&$\epsilon$, $\varepsilon$&\cad{Z} & \cad{\zeta}\\ 
\cad{H} & \cad{\eta}&\cad{\Theta} & \verb|\theta|,\verb|\vartheta|&$\theta$, $\vartheta$\\
\cad{I} & \cad{\iota}&\cad{K} & \cad{\kappa}\\ 
\cad{\Lambda} & \cad{\lambda}&\cad{M} & \cad{\mu}\\ 
\cad{N} & \cad{\nu}& \cad{O} & \cad{o}\\ 
\cad{X} & \cad{\xi}&\cad{\Pi} &  \verb|\pi|,\verb|\varpi|&$\pi$, $\varpi$\\ 
\cad{P} & \verb|\rho|,\verb|\varrho|&$\rho$, $\varrho$&\cad{\Sigma} & \verb|\sigma|,\verb|\varsigma|&$\sigma$, $\varsigma$\\
\cad{T} & \cad{\tau}&\cad{\Upsilon} & \cad{\upsilon}\\ 
\cad{\Phi} & \verb|\phi|,\verb|\varphi|&$\phi$, $\varphi$&
\cad{X} & \cad{\chi}\\ \cad{\Psi} & \cad{\psi}&
\cad{\Omega} & \cad{\omega}\\
\hline
\end{tabular}

\end{document}
